Subject

Data Storage Requirements

Storage used (TB) In 1997

Storage Needed (TB/yr) In 2006

Real data 0.01 200

Simulated data 1.0 100

Calibration and Alignment

- <1

Reconstructed data (real + simulated)

1.0 200

Analysis 0.05 ~ 2

Total ~2 ~500